 -5.231066150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.960600E+00  dx in pixels
 -8.811900E+00  dy in pixels
      1.005615  scalx
      1.010606  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
