 -4.600942880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.421300E+00  dx in pixels
 -6.359200E+00  dy in pixels
      1.005813  scalx
      1.010290  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
