 -1.731325068E-03 -6.819469090E-03 -2.046368171E-03 -2.777852092E-03  rotation in radian
 -2.434800E+00  dx in pixels
 -6.735200E+00  dy in pixels
      1.005330  scalx
      1.010277  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
