 -3.706137878E-03 -6.851113915E-03 -1.621375800E-03 -2.322434477E-03  rotation in radian
 -1.031028E+01  dx in pixels
 -2.106100E+00  dy in pixels
      1.018927  scalx
      1.026197  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
