  7.493163840E-01 -7.264942691E-01 -3.170300515E-01 -5.299529466E-01  rotation in radian
 -1.275584E+01  dx in pixels
 -6.242887E+00  dy in pixels
      1.017974  scalx
      1.027073  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
