  7.945481866E-03 -1.498946867E-02 -3.072686494E-03 -3.726810498E-03  rotation in radian
 -3.321360E-03  dx in pixels
  1.432790E-02  dy in pixels
      0.996041  scale x
      0.996848  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
