 -4.407928938E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.156400E+00  dx in pixels
 -8.464600E+00  dy in pixels
      1.004936  scalx
      1.010520  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
