  2.372326819E-01 -2.379935878E-01 -1.099568882E-01 -1.803748779E-01  rotation in radian
 -8.805200E+00  dx in pixels
 -6.126200E+00  dy in pixels
      1.004943  scalx
      1.010889  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
