  3.625464408E-02 -4.230264091E-02 -2.182574210E-02 -3.438392004E-02  rotation in radian
 -1.133241E+01  dx in pixels
 -5.812920E+00  dy in pixels
      1.018301  scalx
      1.026080  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
