  3.653877808E-02 -4.230264091E-02 -2.182574210E-02 -3.438392004E-02  rotation in radian
 -7.467600E+00  dx in pixels
 -7.222800E+00  dy in pixels
      1.005014  scalx
      1.009886  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
