  3.221572361E-02 -3.841996127E-02 -2.007127378E-02 -3.146656044E-02  rotation in radian
 -1.003171E+01  dx in pixels
 -4.609268E+00  dy in pixels
      1.018214  scalx
      1.026441  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
