  4.134697011E-02 -3.841996127E-02 -2.007127378E-02 -3.146656044E-02  rotation in radian
  2.964906E-03  dx in pixels
  1.786423E-03  dy in pixels
      0.996028  scale x
      0.997245  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
