  1.019670015E-02 -3.244836578E-02 -1.427387365E-02 -1.539915650E-02  rotation in radian
 -1.302179E+01  dx in pixels
 -3.700012E+00  dy in pixels
      1.018339  scalx
      1.026032  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
