  1.083422185E-02 -3.244836578E-02 -1.427387365E-02 -1.539915650E-02  rotation in radian
 -4.304000E+00  dx in pixels
 -5.203000E+00  dy in pixels
      1.005550  scalx
      1.010976  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
