  1.976026785E-02 -3.244836578E-02 -1.427387365E-02 -1.539915650E-02  rotation in radian
  1.885737E-02  dx in pixels
  4.722572E-03  dy in pixels
      0.995730  scale x
      0.996522  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
