  8.155620963E-02 -9.729245579E-02 -6.678321697E-02 -8.587506488E-02  rotation in radian
 -1.530309E+01  dx in pixels
 -4.052297E+00  dy in pixels
      1.018451  scalx
      1.026065  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
