  8.191346023E-02 -9.729245579E-02 -6.678321697E-02 -8.587506488E-02  rotation in radian
 -7.424600E+00  dx in pixels
 -4.802700E+00  dy in pixels
      1.005424  scalx
      1.010517  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
