 -3.627354354E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.383430E+01  dx in pixels
 -7.153400E+00  dy in pixels
      1.004628  scalx
      1.009486  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
