 -4.401261800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.082000E-01  dx in pixels
 -4.245700E+00  dy in pixels
      1.006452  scalx
      1.010384  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
