  1.337076140E-02 -1.336350333E-02 -7.886835517E-03 -8.641911583E-03  rotation in radian
  1.855376E-02  dx in pixels
 -1.363019E-02  dy in pixels
      0.995951  scale x
      0.996922  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
