 -4.488685288E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.364100E+00  dx in pixels
 -3.233300E+00  dy in pixels
      1.006314  scalx
      1.009738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
