 -3.611063333E-03 -4.611515345E-03 -5.551810448E-04 -1.121381356E-03  rotation in radian
 -1.609100E+00  dx in pixels
 -8.074000E-01  dy in pixels
      1.005427  scalx
      1.010112  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
