  1.691214045E-01 -3.192800631E-01 -1.509925522E-01 -1.746220281E-01  rotation in radian
 -1.598728E+01  dx in pixels
 -3.400017E+00  dy in pixels
      1.018295  scalx
      1.026348  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
