  1.691709715E-01 -3.192800631E-01 -1.509925522E-01 -1.746220281E-01  rotation in radian
 -6.147100E+00  dx in pixels
 -6.248000E-01  dy in pixels
      1.005605  scalx
      1.010912  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
