 -5.098190847E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.501700E+00  dx in pixels
 -3.348700E+00  dy in pixels
      1.005447  scalx
      1.010345  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
