 -1.893477398E-02  4.474137539E-02  1.326656221E-02  1.328027478E-02  rotation in radian
 -1.351224E+01  dx in pixels
 -3.796041E+00  dy in pixels
      1.018451  scalx
      1.026525  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
