 -1.865162028E-02  4.474137539E-02  1.326656221E-02  1.328027478E-02  rotation in radian
 -5.339300E+00  dx in pixels
 -1.004100E+00  dy in pixels
      1.005587  scalx
      1.010847  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
