 -1.074676828E-02  4.474137539E-02  1.326656221E-02  1.328027478E-02  rotation in radian
 -8.529482E-03  dx in pixels
 -1.703895E-02  dy in pixels
      0.996044  scale x
      0.997095  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
