 -4.984784301E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.501900E+00  dx in pixels
  2.960400E+00  dy in pixels
      1.004929  scalx
      1.010436  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
