  1.941372712E-02 -3.842341227E-02 -2.140032277E-02 -2.475213118E-02  rotation in radian
 -1.203488E+01  dx in pixels
 -4.412853E+00  dy in pixels
      1.018552  scalx
      1.025972  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
