  1.981493602E-02 -3.842341227E-02 -2.140032277E-02 -2.475213118E-02  rotation in radian
 -5.829200E+00  dx in pixels
 -1.400700E+00  dy in pixels
      1.005510  scalx
      1.010219  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
