 -6.566624440E-03  4.321646481E-03  1.299825452E-03  1.555818567E-03  rotation in radian
 -2.545800E+00  dx in pixels
 -2.154800E+00  dy in pixels
      1.005407  scalx
      1.010868  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
