 -4.653156476E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.341400E+00  dx in pixels
 -8.057000E-01  dy in pixels
      1.005862  scalx
      1.009746  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
