 -4.401444990E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.678300E+00  dx in pixels
 -1.112200E+00  dy in pixels
      1.006012  scalx
      1.008576  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
