 -5.812426508E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.703700E+00  dx in pixels
 -8.438000E-01  dy in pixels
      1.004806  scalx
      1.013608  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
