 -6.420214978E-03  8.653001069E-04  2.311936225E-04  4.555599119E-04  rotation in radian
 -8.549686E+00  dx in pixels
  2.337908E+00  dy in pixels
      1.018482  scalx
      1.025752  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
