  1.317767288E-01 -1.598185374E-01 -1.072842781E-01 -1.364231167E-01  rotation in radian
 -1.108454E+01  dx in pixels
 -7.290347E-01  dy in pixels
      1.018392  scalx
      1.026012  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
