  1.404055604E-01 -1.598185374E-01 -1.072842781E-01 -1.364231167E-01  rotation in radian
 -9.272414E-03  dx in pixels
 -3.402966E-03  dy in pixels
      0.996013  scale x
      0.997028  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
