 -4.625818400E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.835900E+00  dx in pixels
 -8.941000E-01  dy in pixels
      1.005862  scalx
      1.010381  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
