 -2.931202135E-03 -8.886610348E-03 -2.249260034E-03 -2.701641738E-03  rotation in radian
 -6.380380E+00  dx in pixels
  1.530705E+00  dy in pixels
      1.018402  scalx
      1.025920  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
