  6.846012865E-03 -8.886610348E-03 -2.249260034E-03 -2.701641738E-03  rotation in radian
 -3.886332E-03  dx in pixels
  8.909642E-03  dy in pixels
      0.995914  scale x
      0.996921  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
