 -4.972580561E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.524600E+00  dx in pixels
 -4.439000E-01  dy in pixels
      1.006482  scalx
      1.010840  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
