 -3.833751174E-03 -4.077581938E-03 -1.278402195E-03 -1.986657292E-03  rotation in radian
 -4.447238E+00  dx in pixels
  1.116259E+00  dy in pixels
      1.018409  scalx
      1.026170  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
