 -5.841307096E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.244285E+01  dx in pixels
 -3.676271E+00  dy in pixels
      1.018377  scalx
      1.026425  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
