 -4.660525940E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.027120E+01  dx in pixels
 -5.510500E+00  dy in pixels
      1.005241  scalx
      1.010178  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
