 -2.136737369E-02  3.200012528E-02  1.430345120E-02  1.576715019E-02  rotation in radian
 -1.410609E+01  dx in pixels
 -2.856184E+00  dy in pixels
      1.018385  scalx
      1.026201  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
