 -2.933826844E-03 -5.022618797E-03 -1.148750223E-03 -1.717610823E-03  rotation in radian
 -2.249600E+00  dx in pixels
 -3.918800E+00  dy in pixels
      1.005441  scalx
      1.010271  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
