 -5.172428688E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.860400E+00  dx in pixels
 -4.495800E+00  dy in pixels
      1.005364  scalx
      1.010526  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
