  4.572218285E-02 -1.328796267E-01 -4.626249571E-02 -5.122076126E-02  rotation in radian
 -1.439964E+01  dx in pixels
 -2.396263E+00  dy in pixels
      1.018605  scalx
      1.026672  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
