  4.627017265E-02 -1.328796267E-01 -4.626249571E-02 -5.122076126E-02  rotation in radian
 -5.362900E+00  dx in pixels
 -2.664900E+00  dy in pixels
      1.005749  scalx
      1.011061  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
